UPS mini HOWTO ěŚŐ, krkim@epilab.snu.ac.kr v1.0, 18 June 1998

{Ňâő Ŋ@ă§ æć `ł↑ êÒ ;ş↑ {Ź UPSõ æć ;Ù↑\ Ětˇffi§ő ↑ Ět êÒõ ↑Ìć ýĄ SS tč� ŠřÏ ßô Cq @ ò C 1 < Ź„ 1 C 2 < ȷz˚ „Å 1 C 3 < ŻÅ ]Ą 1 C 4 < ăȷSSq ˇffi§ 2 C 5 < èýv j!˚ Ž ěÒ 2 C 6 < Š£ŤŰ zA 3 C 7 < Ţâý˚ ăş NI4§ 4 C 8 < §Í řô `ăć ,ffi 4 C 9 < œL[ű 4

C 1 < Ź„

UPSõ {Ňâ ;ÙĘ‚Ć zXăŹ ‹ù Ťľ3 qšÏ ‹ù IęŞˇ, ;Ù¸ #¸ú EÍ ¸õ ˇŞăL : <& ˛ý(Ţâý` ř;& Ş;ü§ ;Ć ŠřÏ) ăŹ ‹ù UPSĆ :<ć ;ş j!` –L ¸õ CÂ£ P Ìč ¡ –Ź Š£ŤŰ¸ ŻÅăř. Æ [tĆtŹ UPS` qCć ;Ù¸\ êÒê ;şăŞ Mú EÍĆê / Źć˚ üÌY dşœ£ K;ă3 ýĄSS tčõ ŠřÏ èÈ ¡ –Ź Şłú §ÁăLı ćř.

C 2 < ȷz˚ „Å

1. UPSĆ ˚ľ {Ňâffi(1Â ZŹ Ť ¸\)ù A;èĆê GŽ ĹK –ü(/Ź 2Û ¸\)

2. UPS£ «şüŹ ;ÙĆ ‹Ł DCqÇâõ Ŋ@ăL ¸ qÇâĆt #ąŹ ;§õ ¸ÌăŁ eŹĆŹ`

ł¸` FqK –L A;èĆŹ äŹ ç£õ ˇ 3. æ˚ ç£õ {Ňâ Ťţj!£ ˇŞč ¡ –êÀ Ťţj!Ć =„˚ 9ĺY æ êÒxú Ŋ@ě 4. êÒõ {Ňâ OSĆt ˇèăL A;èõ Âüě

3. ŻÅ ]Ą 2

C 3 < ŻÅ ]Ą

`ł¸_{5V}

Ì¸# 12V Ì¸ uă§ Öř. qE ?j¸$# \[ {L ;§` ffiqď :Ź Őš–ř` ;§` # `8 ť&Ź ç£ˇ –œ8 ýř. ŻıŹ G53ý ¡$Í ?ÞĆt rŞ£ uq4}ř. Ã` ¡$Í ? ÞĆŹ 5VÌ `ł¸` 2„B ţš–ř.

DCqÇâ

æ˚ `ł¸˚ uôÌœ£ 8¡ –Ź ;S¸ ;şüqb ćř.

10K 0hmăý 9ĺ

_ŕ£ ˙ăı8 ¨,˘,#,(Ž) ¸ř. `ł¸õ PÌăšL ¡$Í ?Þú ĞU 4}ř8 ›ù §:Ćt Łă„ üú ¡ –ú ,¸ř.

èýv j! ’

¡$Í ?Þú ĞU 4}ř8 ¸, Ńè ă# –ú ,¸ř. ;x fù ,œ£ c^ (ć 20cm) èýv j!õ ĞU 6 ó Ť KĆ ffiq–Ź ;xú PÌă8 þ ,¸ř. §Í >,, ,>‚~, ęN, <Ŋì¸Š(ńˇì¸Š), %/ìSSâ # Š£ŤŰ_{Alessandro Rubini} ˚ powerd 2.0ú ¸ÌăŢř. sunsite#Ćt Ö3 üú ¡ –ú ,¸ř.

C 4 < ăȷSSq ˇffi§

1. `ł¸˚ Ÿ8¸# ì8ú ıČ& Ã8 Ś‹ ?j˚ Ť´¸ Ŋ@üq –Ź Ž ~„` –ú ,¸ř. ¸~ ŽĆ qÇâ˚ ~ xú ,>ćř. +, -õ êE 8 ŻÅŹ {ř.

2. èýv j! ’ú ř;& Ûľľt ,>ú č ¡ –Ź 8¸ Ĺœ£ #ąêÀ Ã4 nù ó DTRY DSR ú ;xú PÌľt Ŋ@ăL DTRY DCDõ 10K Ohmăý 9ĺœ£ Ŋ@ćř. èýv j!˚ Ž ěÒ Ź řü ĎŐú œLćř.

3. `ł¸Ćt A;‹ EÍĆˇ Ŋ@üŹ Ž¸ qŮ ,‚Şõ Ý‚ćř. %/ìSSâ˚ 9ĺ¯ Ý‚ §ăY qÇâĆ ìC£ ;§õ WŻ ěœ£˚ Ö3 č ¡ –ú ,¸ř.

4. 3ě˚ ~ Žú ă#Ź DCDĆ řô ă#Ź GNDĆ Ŋ@ćř.

5. ˝Ş˚œ£ Ş9Ûć ,ffi¸ Ã¸Ş MêÀ <Ŋì¸Š£ ffi ˇIuř.

C 5 < èýv j!˚ Ž ěÒ

Íý` vuœ£ èýv j!Ź ~`Ş [ê` –ŹÚ 9pinY 25pin¸ Ť,¸ř. Æ [tĆt ŻÅ£ ăŹ Ž ˚ ¸öY ěÒŹ řüY ›ř. Ž˚ ěÒŹ èýv j! ’Ć ůNˇć Ÿă£ =Ł –ř. ıČ& U_Ã§ Ę Ĺř.

           9 25(pin)

DTR 4 20

DSR 6 6

DCD 1 8

GND 5 7

6. Š£ŤŰ zA 3

řô Žffi˚ ěÒńŞ NL òœèř8 UPSHOWTOõ üIÃ§ ĘĹř.

C 6 < Š£ŤŰ zA

ffl powerd 2.0ú ć %ńùýĆ -qnù řü {7‹ăL /sbin/Ć powerd ìś7‹ú ÄPľ nŹř.

ffl /etc/powerd.confõ :¿& ¡Aćř. ŻıŹ řüY ›¸ ¡AăŢř. (2ěń èýv j!Ć Ŋ@)

serialline /dev/cua1
monitor DCD
failwhen low
asserthigh DTR

Ň, Š£ŤŰ¸ èȷü8 DTRĆ ;S¸ ffiq`L 10K Ohmăý 9ĺœ£ Ŋ@üq–Ź DCDê Ńè ;S¸ ‚`(high)ýř. A;¸ ü8 DCDő GND` `ł¸Ć ˚ľt ť&3 üŹÚ ¸Ć0Ę DCDŹ ;S¸ 0V` üL êÒŹ low` ü6 ¸õ powerdĆt ˇŞăŹ ,¸ř.

ffl èô7‹ ¡A - /etc/rc.d/rc.local7‹(Ię8 ô#ć Ńčú ăŹ řô 7‹)Ć řü Ę‚ú 8` ćř.

if [ -f /sbin/powerd ]; then
    echo "Running powerd"
    /sbin/powerd &
fi

ffl /etc/inittab¡A - ŻıŹ řüY ›ù Ę‚ú Y«ăŢř.

pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +300 "Power Failure; System Shutting Down"
pr::powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"

„ěń Ę‚ù A;¸ ü}ú EÍ ?fiPŁffiĆ3 ¸õ NýL 300Û(5è^) óĆ ŠřÏú ăêÀ ă Ź Ę‚¸L řü Ę‚ù ;Ù¸ Äuü}ú : ŠřÏú DŹăŹ Ę‚¸ř. A;ó =Û óĆ ŠřÏú èĹb ăŹŞŹ řü ĎŐĆt z<ćř. inittabú ¡AăŢú EÍ Ť Pĺ¸ ŁŰüêÀ ăš8 &Ù 6ú ăÏŞ Ię8 Ø! ŠÃŠ!Ćt ”telinit Q”ĘL «şă8 ýř. ffl èź`ô Ø! Ďćœ£ ”telinit Q”õ «şăL powerdõ ìśćř. Ťć řü qÇâõ „t 10# õ §řý8 ŠřÏ¸ 300Û óĆ èȷþ ,¸ĘL #ď ,¸ř. ¸ \ŒĆt qÇâõ řè Ŋ@ć řü 10#^ § řý8 ŠřÏ¸ DŹü}řŹ -èŞ` #čř. ¸£˚ ?fi $˚ ?fi ȷz¸ ȷ& Ğ¸ř. ffl ŠřÏ DŹ` K þ EÍ Óè Żı` PÌăŢÏ powerd 2.0Y ›ù č;˚ Š£ŤŰú PÌć EÍĆ Š£ŤŰ˚ čŤĆ ˚ľ Š řÏ DŹ` K þ ¡ –ř. ¸ EÍ ^óă3 ”shutdown -c”<žœ£ ŠřÏú DŹć řü powerd.cõ ¡Aćř. Żı` ¡Ać Vù řüY ›ùÚ(diff @Y) ;– ŹSSŚȷõ ř uqÆ ó ć ,¸ Ięt£ ffiG ăŢú Şê ?ôř. Iefi ŻıŹ ÙăŹ @Yõ uú ¡ –}œt£ ¸ľ3 Lflt PÌ|¸ř. ‹ş řüú powerd.patch£ 9$ú ćř.

--------------- powerd.patch start! ----------------
1127,1145d
1098a
  /* Create an info file for init. */
  unlink(PWRSTAT);
  fd = open(PWRSTAT, O_CREAT|O_WRONLY, 0644);

7. Ţâý˚ ăş NI4§ 4

  if (fd<0)
    {
    PERROR(PWRSTAT);
    return 1; /* maybe next time... */
    }

  if (action==ACT_OK)
    write(fd, "OK\n", 3);
  else
    write(fd, "FAIL\n", 5);
  close(fd);

  MESSAGE("Telling init about...");
  kill(1, SIGPWR);
.
1,$wq
--------------- powerd.patch end! ----------------

Ťć řü "ed powerd.c ¡ powerd.patch"ĘL ŠÃŠ!Ćt «şă8 ıôœ£ Š£ŤŰ¸ CXþ ,¸ř. ¸ć ó řè {7‹ăL ìśľ Ã§ ĘĹř.

C 7 < Ţâý˚ ăş NI4§

Ţâý˚ Ì§ù UPS˚ ĄăĆ Is À Űşú ffZř. Żı˚ UPSŹ Œ‹ıôCqèSSð˚ UX210S£

1.1KWŻ¸ř. 4Ù Ţâý ˇœ£ /Â Ì§œ£ PÌč EÍ »Śv \ĆŹ 4Û^ PÌč ¡ –řL =

Ł –ř. Ç& {Ňâ 4Âő ?ęâ 2Âõ UPSĆ Ŋ@ăŁ c 450WAêõ 5L –ŹÚ ¸ EÍ Ţâý 9; S EL` #§ ; c 14Û Aêõ PÌč ¡ –ř. EL óĆ 2Û¸8 Ţâý ÃÒõ æľ UPS` ŠřÏ ý ř. 0Ęt /Â PÌč ¡ –Ź è^ ¸4Ć èSSðú ŠřÏ èĹb ćř. èSSð˚ ŠřÏ è^ù ýĄSS˚ EÍ /Ź 2Û ¸\¸qb K;ăř. ¡Ù Ţâýõ £ţ£ Ŋ@ăŢú EÍĆê ˝ô`Ş£ Ì§ ìSS!õ ľ ÃIb ăŹÚ, Şłù Ţâý 9;S EL` ( :ńŞ˚ è^ú §Àľ nœ8 ýř. ¸: ć`Ş s˚>ù ˛ü Ţâýõ u«ăŢú EÍĆŹ Ţâý` ř;& ?;üq–Ş M§ :[Ć 3‹ ¸\ ?Û& ?;ú ć ř ü èźú ľ ÃIb ćřŹ >¸ř. Ţâý` ř;& Ş;ý ó˚ ?;è^ù ¡è^ - ¡‹£ ¸, Ńè ìSS ! ľ ÃIb ćř. ‹Ł:œ£ UPS˚ 12Văý Ţâý˚ ;Sù XÙă Â§ \ŒĆt 13.75V¸ř.

C 8 < §Í řô `ăć ,ffi

ć UPSĆ ~ Â ¸\˚ {Ňâ` Ŋ@ü}ú EÍĆê powerdõ PÌă8 ;Ù˚ ¸\ú ˇèăŹ tčő # "Ş ÁĘ¸s! {Ňâ£ ;Ù ¸\ú |V[ýõ č ¡ –ř. powerd˚ readmeõ ›qÃ§ ĘĹř. ć‘ è ê Ď/˚ EÍĆê ýĄSSő ˝ô`Ş£ ;Ù [ýõ č ¡–ŹÚ, Ž˚ ŢŐ¸ SŽ Ę¯qb ćř. ¸ 4Ì ù UPS-HowtoĆ ffi #ő–ř.

C 9 < œL[ű

ffl Rubin, A. 1995, powerd 2.0 README

ffl Stein, H. J. 1997, UPS HOWTO v 2.02